Lokalt en-entydiga funktioner

En funktion f är lokalt en-entydig i punkten x = a om det finns en omgivning I till x = a så att f|_I är en-entydig.

Lokalt en-entydig i x = a Ej lokalt en-entydig i x = a

Sats Om f är en kontinuerligt deriverbar funktion i en omgivning av x = a och f^′(a) ≠ 0, då är f lokalt en-entydig i x = a.

Sats Om f är en kontinuerligt deriverbar funktion som är lokalt en-entydig i ett intervall, då är är f en-entydig i intervallet.

Cyklometriska funktioner

y = sin x (−^π_2 < x <^π_2 ) har inversen y = arcsin x.

D_{arcsin} = [−1, 1] V_{arcsin} = [−^π_2 ,^π_2 ] d dx arcsin x = 1 √ 1 − x^2

y = cos x (0 < x < π) har inversen y = arccos x.

D_{arccos} = [−1, 1] V_{arccos} = [0, π] d dx arccos x = −1 √ 1 − x^2 y = tan x (−^π_2 < x <^π_2 ) har inversen y = arctan x.

D_{arctan} = (−∞, ∞) V_{arctan} = (−^π_2 ,^π_2 ) d dx arctan x = 1 1 + x^2

y = cot x (0 < x < π) har inversen y = arccot x.

D_{arccot} = (−∞, ∞) V_{arccot} = (0, π) d dx arccot x = −1 1 + x^2

Cyklometriska samband

arcsin x + arccos x = π 2

arctan x + arccot x = π 2