Gränsvärdesdefinitionen lim_{x→a} f(x) = A definieras som ∀ ε > 0 ∃ δ > 0 : 0 < |x − a| < δ ⇒ |f(x) − A| < ε. (Se vidare teoristencilerna till lektion 1.)

Kontinuitet Funktionen f är kontinuerlig i punkten x = a om lim_{x→a} f(x) = f(a).

Funktionen är kontinuerlig i ett intervall om den är kontinuerlig i varje punkt i intervallet. (Se vidare teoristencilerna till lektion 2.)

Likformig kontinuitet Funktionen f är likformigt kontinuerlig i intervallet I om ∀ ε > 0 ∃ δ > 0 : ∀ a ∈ I gäller att 0 < |x − a| < δ ⇒ |f(x) − A| < ε.

Skillnaden från det vanliga kravet, lim f(x) = f(a), är att vi nu kräver att δ kan väljas oberoende av a. Sats Om f är kontinuerlig i det slutna intervallet [a, b], då är f likformigt kontinuerlig på samma intervall.

Anm. Likformig kontinuitet behövs bl.a. för att visa att alla kontinuerliga funktioner är Riemannintegrabla.

Nu är det slut!