Helikopterlandningsplats Första hjälpen utrustningFyrar och fyrljus

Fyrljus (enfärgat) Sektorfyr

AuxBifyrObscdSkymt ljus(occas)Fyr tänd vid behov(exting)Släckt fyr 60